\documentclass[a4paper, oneside, 10pt]{article}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[unicode]{hyperref}
\date{\today}
\title{}
\author{Audrey Robinel}
\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents



Cette page est dédiée à la construction d'une chambre fermée pour imprimante 3D.
Cet élément (enclosure en anglais) permet d'améliorer la qualité d'impression,
de réduire le bruit et de protéger les éléments mécaniques de la poussière.
Une chambre fermée peut aussi permettre de contenir, voire filtrer les odeurs
et polutions générées par certains plastiques.

\part{\texorpdfstring{Liens}{Liens}}
\label{sec:liens}

\begin{itemize}
  \item \href{http://reprap.org/wiki/Heated_Build_Chamber}{Heated Build Chamber}
  \item \href{http://reprap.org/wiki/Gaseous_pollutant_filtration}{Gaseous pollutant filtration}
  \item \href{http://3dprinting.stackexchange.com/questions/513/what-are-the-best-air-filtration-options-for-enclosures}{What are the best air filtration options for enclosures?}
\end{itemize}


\end{document}
