\documentclass[a4paper, oneside, 10pt]{article}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[unicode]{hyperref}
\date{\today}
\title{}
\author{Audrey Robinel}
\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents



lila, c'est le nom de mon aquarium principal. La cuve est en verre de 6mm, avec les dimensions suivantes :
\begin{itemize}
  \item longueur de la façade : 70cm;
  \item hauteur : 40cm;
  \item largeur: 25cm.
\end{itemize}


Le volume brut est donc 70L externes soit environ 64L internes. En pratique, entre le substrat et le fait que la cuve n'est pas remplie à ras-bord, le volume interne réel tourne plutôt aux alentours de 55L.

\part{\texorpdfstring{Population}{Population}}
\label{sec:population}


Ce bac à pour objectif premier d'accueillir des populations de crevettes. En ce moment,
ce sont des neocaridina davidi, de variété sakura red (connues aussi sous le nom de red cherry).
La population est donc adaptée à ces crevettes, tous les poissons présents sont donc assez petits
pour ne pas générer de prédation trop importante, ou alors n'ont pas de comportement prédateur envers
les crevettes juvéniles.
\begin{itemize}
  \item Néocaridina davidi, variété sakura red, nombre indéterminé;
  \item Boraras maculatus, 24;
  \item Ottocinclus affinis : 4-8
  \item Pangio khulis : 3-5;
  \item Harlequin rasbora : 5-6
\end{itemize}


\part{\texorpdfstring{Équipement}{Equipement}}
\label{sec:equipement}


Voyons maintenant l'équipement installé dans ce bac

\section{\texorpdfstring{Éclairage}{Eclairage}}
\label{sec:eclairage}


\section{\texorpdfstring{Filtration}{Filtration}}
\label{sec:filtration}


\section{\texorpdfstring{Refroidissement}{Refroidissement}}
\label{sec:refroidissement}


\section{\texorpdfstring{Contrôleur général}{Controleur general}}
\label{sec:controleur_general}


\end{document}
